TS=66883,65327.787586554:02/13/2024
ats=66883,69034:02/13/2024
Paths=/:SHOP:2|/api/atelier:%SYS:2|/api/deepsee:%SYS:2|/api/docdb:%SYS:2|/api/iknow:%SYS:2|/api/mgmnt:%SYS:2|/api/monitor:%SYS:2|/api/uima:%SYS:2|/csp/broker:%SYS:1|/csp/shop:SHOP:0|/csp/shop2:SHOP2:0|/csp/sys:%SYS:1|/csp/sys/bi:%SYS:1|/csp/sys/exp:%SYS:1|/csp/sys/mgr:%SYS:1|/csp/sys/op:%SYS:1|/csp/sys/sec:%SYS:1|/csp/user:USER:1|/isc/pki:%SYS:2|/isc/studio/rules:%SYS:1|/isc/studio/templates:%SYS:1|/isc/studio/usertemplates:%SYS:1
HBTimeout=3
<P><P><B><FONT COLOR="RED">Error Condition</FONT></B><P>
CSP application closed the connection before sending a response